-- 为已有数据库增加向量模型的分块参数。
-- 执行前请确认当前数据库已包含 llm_model_config 表。

ALTER TABLE `llm_model_config`
  ADD COLUMN `chunk_size` INT NOT NULL DEFAULT 800
    COMMENT '文档分块字符数（仅 embedding 类型）' AFTER `embedding_dimension`,
  ADD COLUMN `chunk_overlap` INT NOT NULL DEFAULT 150
    COMMENT '相邻分块重叠字符数（仅 embedding 类型）' AFTER `chunk_size`;
